Migration de Delphi vers Kylix : CpuSpeed

Eric SIBERT

- Titre : Migration de Delphi vers Kylix : CpuSpeed

- Auteur : Eric SIBERT

- Parution : 25 juillet 2001

- Licence : Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteur. Copyright ® 2001 Eric SIBERT. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

Bon, je n'ai pas commencé trop fort. J'ai pris une application console élémentaire sous Delphi 5. Cette application appelle l'instruction RDTSC du microprocesseur qui indique le nombre de cycles d'horloge depuis le démarrage de l'ordinateur. On attend ensuite une seconde puis on redemande le nombre de cycles. En faisant la différence, on a la fréquence CPU.

Voici le code source :

program Project1;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
{$IFDEF WIN32}
windows;
{$ENDIF}
{$IFDEF LINUX}
libc;
{$ENDIF}

function RDTSC: int64;    // fourni le nombre de cycle depuis le démarrage
register;              // du microprocesseur
asm
db $0f, $31
end;

const
Delta = 1000;    // temps d'attente en milliseconde  (soit 1 seconde)

var t, t1 : int64;

begin
t := rdtsc;
{$IFDEF WIN32}
sleep(Delta);  // fonction sleep de windows en millisecondes
{$ENDIF}
{$IFDEF LINUX}
usleep(Delta*1000); // fonction usleep de linux en microsecondes
{$ENDIF}
t1:=rdtsc-t;
writeln('This PC is running at about ',t1 div Delta,'kHz');
readln;
end.

Les "problèmes" rencontrés :

- dans les uses, exit Windows (il n'y a pas de librairie de remplacement, on le supprime simplement)

- je n'ai pas retrouvé sleep (on m'a pourtant dit qu'il était dans SysUtils mais je ne l'ai pas vu). J'ai mis à la place usleep qui provient de libc d'où l'ajout de libc dans la clause uses.

- un petit F9 et là rien ! En mode débug, on voit bien que le code s'exécute mais ne s'arrête sur le readln final. En fait, il faut indiquer d'utiliser une application externe pour lancer notre application :

En l'occurence xterm, la version X-Windows d'une console Unix.
Et ça marche.

Les "problèmes" que je N'ai PAS rencontrés :
- le code en assembleur passe tout seul :)))

Et voilà le résultat :

Delphi 5 (Windows)

Kylix (Linux)

Code source (677 octets) : Project1.dpr

J'ai essayé d'exécuter cette application sur une station Linux/Debian au boulot et ça marche.

Retour à l'accueil de l'article Migration de Delphi vers Kylix